...

.

) (

.

) ( :

) (

.

2007 75 8.61

2003 17 % 4.8 % 2007 5.01 % 1.54 % 2003 ) UNCTAD 2008 (

.

7.2 2007 2004

5.9

2003

3.8

2001 2.4

1.8

2000

/(World Development Indicators 2008) (Arab Monetary Fund Indicators) : 1- :

. 2- 50 90 . 3- :

. 4- : .

.

1.4 13 40 % 220 2.14.8

.

.

Portfolio

.

. 1997 .

19.8 % 49.8 % . 2008

35.68 % 36.14 % 0.46% . : - : " Contagion Effect " . -

.

- (Institutional Investment)

.

: - (Sunk Costs) . - Hot Investments .

.

.

) ( ) ( .